\hypertarget{dir_8ac3c216695b79aa60dc800ed15b2c99}{\section{Riferimenti per la directory \-\_\-src/}
\label{dir_8ac3c216695b79aa60dc800ed15b2c99}\index{Riferimenti per la directory \-\_\-src/@{Riferimenti per la directory \-\_\-src/}}
}
\subsection*{Directory}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
directory \hyperlink{dir_ab295260c05e4d01c98cab70f58c6af8}{\-\_\-ajax}
\item 
directory \hyperlink{dir_0bf3eedbdf5d9027eb468c93431118f6}{\-\_\-bin}
\item 
directory \hyperlink{dir_eeed3b617ff6e25705ea2473c92bf085}{\-\_\-config}
\item 
directory \hyperlink{dir_b73aeccfe7ff7824b15da034a4c0966e}{\-\_\-lib}
\item 
directory \hyperlink{dir_57dbea3087658f289f1e625bf32f1034}{\-\_\-templates}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{File}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \hyperlink{__config_8php}{\-\_\-config.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em questo e' il file standard per l'inclusione dei files di configurazione (corrisponde a \hyperlink{src_2config_8php}{src/config.\-php}) \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
