\hypertarget{dir_7e83d1792d529f4aa7126ac7e0b3b699}{\section{Riferimenti per la directory src/config/}
\label{dir_7e83d1792d529f4aa7126ac7e0b3b699}\index{Riferimenti per la directory src/config/@{Riferimenti per la directory src/config/}}
}
\subsection*{File}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \hyperlink{000_8debug_8php}{000.\-debug.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em questo file contiene le configurazioni locali relative al debug del sistema (corrisponde a \hyperlink{__000_8debug_8php}{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-000.\-debug.\-php}) \end{DoxyCompactList}\item 
file \hyperlink{src_2config_2120_8mysql_8php}{120.\-mysql.\-php}
\item 
file \hyperlink{140_8mssql_8php}{140.\-mssql.\-php}
\item 
file \hyperlink{250_8cache_8php}{250.\-cache.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em questo file contiene le configurazioni relative al caching del sito \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
