\hypertarget{dir_68267d1309a1af8e8297ef4c3efbcdba}{\section{Riferimenti per la directory src/}
\label{dir_68267d1309a1af8e8297ef4c3efbcdba}\index{Riferimenti per la directory src/@{Riferimenti per la directory src/}}
}
\subsection*{Directory}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
directory \hyperlink{dir_031c4fc26031de218e3c67acfca35073}{bin}
\item 
directory \hyperlink{dir_7e83d1792d529f4aa7126ac7e0b3b699}{config}
\item 
directory \hyperlink{dir_c68d91cfdadf1af4c2d39bbcf928e432}{templates}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{File}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \hyperlink{src_2config_8php}{config.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em questo e' il file base per la configurazione locale (e' il corrispettivo di \hyperlink{__config_8php}{\-\_\-src/\-\_\-config.\-php}) \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
