\hypertarget{dir_0bf3eedbdf5d9027eb468c93431118f6}{\section{Riferimenti per la directory \-\_\-src/\-\_\-bin/}
\label{dir_0bf3eedbdf5d9027eb468c93431118f6}\index{Riferimenti per la directory \-\_\-src/\-\_\-bin/@{Riferimenti per la directory \-\_\-src/\-\_\-bin/}}
}
\subsection*{File}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
file \hyperlink{__kernel_8includeConfigFiles_8php}{\-\_\-kernel.\-include\-Config\-Files.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em inclusione dei files di configurazione per i moduli e le factory attive \end{DoxyCompactList}\item 
file \hyperlink{__kernel_8includeFunctions_8php}{\-\_\-kernel.\-include\-Functions.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em inclusione delle funzioni per i moduli e le factory attive \end{DoxyCompactList}\item 
file \hyperlink{__pages_84xx__client__errors_8php}{\-\_\-pages.\-4xx\-\_\-client\-\_\-errors.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em configurazione delle pagine di errore H\-T\-T\-P di tipo 4xx \end{DoxyCompactList}\item 
file \hyperlink{__pages_8home_8php}{\-\_\-pages.\-home.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em configurazione della pagina 'home' \end{DoxyCompactList}\item 
file \hyperlink{__pages_8ws_8php}{\-\_\-pages.\-ws.\-php}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em configurazione delle pagine dei webservice di servizio \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
