\hypertarget{__121_8mysql_8php}{\section{Riferimenti per il file \-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-121.mysql.\-php}
\label{de/dc4/__121_8mysql_8php}\index{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-121.\-mysql.\-php@{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-121.\-mysql.\-php}}
}


connessione ai server My\-S\-Q\-L  




\subsection{Descrizione dettagliata}
connessione ai server My\-S\-Q\-L \begin{DoxyRefDesc}{Da fare}
\item[\hyperlink{todo__todo000010}{Da fare}]implementare logica di fallback come per mssql 

documentare\end{DoxyRefDesc}
