\hypertarget{src_2config_8php}{\section{Riferimenti per il file src/config.php}
\label{dc/d81/src_2config_8php}\index{src/config.\-php@{src/config.\-php}}
}


questo e' il file base per la configurazione locale (e' il corrispettivo di \hyperlink{__config_8php}{\-\_\-src/\-\_\-config.\-php})  




\subsection{Descrizione dettagliata}
questo e' il file base per la configurazione locale (e' il corrispettivo di \hyperlink{__config_8php}{\-\_\-src/\-\_\-config.\-php}) Normalmente questo file e' solo un \char`\"{}disimpegno\char`\"{} verso il file di configurazione standard, ma in alcune installazioni pesantemente verticalizzate puo' contenere anche preconfigurazioni da applicare prima delle configurazioni dello standard config (\hyperlink{__config_8php}{\-\_\-src/\-\_\-config.\-php}). 