\hypertarget{000_8debug_8php}{\section{Riferimenti per il file src/config/000.debug.\-php}
\label{dc/d6a/000_8debug_8php}\index{src/config/000.\-debug.\-php@{src/config/000.\-debug.\-php}}
}


questo file contiene le configurazioni locali relative al debug del sistema (corrisponde a \hyperlink{__000_8debug_8php}{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-000.\-debug.\-php})  


\subsection*{Variabili}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{000_8debug_8php_abba474b1a16e557ce057846e89891246_abba474b1a16e557ce057846e89891246}{\$cf} \mbox{[}'debug'\mbox{]}\mbox{[}'error\-Lvl'\mbox{]}\mbox{[}'report'\mbox{]} = E\-\_\-\-A\-L\-L
\item 
\hyperlink{000_8debug_8php_a6566da41839bc38e9e7caa220c8d30b1_a6566da41839bc38e9e7caa220c8d30b1}{\$cf} \mbox{[}'debug'\mbox{]}\mbox{[}'error\-Lvl'\mbox{]}\mbox{[}'log'\mbox{]} = L\-O\-G\-\_\-\-D\-E\-B\-U\-G
\item 
\hyperlink{000_8debug_8php_a6cc2f4b35ed1579463dd5910d7dfcd37_a6cc2f4b35ed1579463dd5910d7dfcd37}{\$cf} \mbox{[}'debug'\mbox{]}\mbox{[}'error\-Lvl'\mbox{]}\mbox{[}'notify'\mbox{]} = L\-O\-G\-\_\-\-D\-E\-B\-U\-G
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Descrizione dettagliata}
questo file contiene le configurazioni locali relative al debug del sistema (corrisponde a \hyperlink{__000_8debug_8php}{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-000.\-debug.\-php}) Ridefinire in locale i valori di debug e' essenziale per un corretto funzionamento del sito in produzione. In particolare, nei siti in produzione non dovrebbero essere visualizzati errori P\-H\-P (\$cf\mbox{[}'debug'\mbox{]}\mbox{[}'error\-Lvl'\mbox{]}\mbox{[}'report'\mbox{]}) e la verbosita' dei log (\$cf\mbox{[}'debug'\mbox{]}\mbox{[}'error\-Lvl'\mbox{]}\mbox{[}'log'\mbox{]}) non dovrebbe essere troppo elevata.

\begin{DoxyRefDesc}{Da fare}
\item[\hyperlink{todo__todo000043}{Da fare}]finire di documentare\end{DoxyRefDesc}


\subsection{Documentazione delle variabili}
\hypertarget{000_8debug_8php_abba474b1a16e557ce057846e89891246_abba474b1a16e557ce057846e89891246}{\index{000.\-debug.\-php@{000.\-debug.\-php}!\$cf@{\$cf}}
\index{\$cf@{\$cf}!000.debug.php@{000.\-debug.\-php}}
\subsubsection[{\$cf}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}\$cf\mbox{[}'debug'\mbox{]}\mbox{[}'error\-Lvl'\mbox{]}\mbox{[}'report'\mbox{]} = E\-\_\-\-A\-L\-L}}\label{dc/d6a/000_8debug_8php_abba474b1a16e557ce057846e89891246_abba474b1a16e557ce057846e89891246}
\hypertarget{000_8debug_8php_a6566da41839bc38e9e7caa220c8d30b1_a6566da41839bc38e9e7caa220c8d30b1}{\index{000.\-debug.\-php@{000.\-debug.\-php}!\$cf@{\$cf}}
\index{\$cf@{\$cf}!000.debug.php@{000.\-debug.\-php}}
\subsubsection[{\$cf}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}\$cf\mbox{[}'debug'\mbox{]}\mbox{[}'error\-Lvl'\mbox{]}\mbox{[}'log'\mbox{]} = L\-O\-G\-\_\-\-D\-E\-B\-U\-G}}\label{dc/d6a/000_8debug_8php_a6566da41839bc38e9e7caa220c8d30b1_a6566da41839bc38e9e7caa220c8d30b1}
\hypertarget{000_8debug_8php_a6cc2f4b35ed1579463dd5910d7dfcd37_a6cc2f4b35ed1579463dd5910d7dfcd37}{\index{000.\-debug.\-php@{000.\-debug.\-php}!\$cf@{\$cf}}
\index{\$cf@{\$cf}!000.debug.php@{000.\-debug.\-php}}
\subsubsection[{\$cf}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}\$cf\mbox{[}'debug'\mbox{]}\mbox{[}'error\-Lvl'\mbox{]}\mbox{[}'notify'\mbox{]} = L\-O\-G\-\_\-\-D\-E\-B\-U\-G}}\label{dc/d6a/000_8debug_8php_a6cc2f4b35ed1579463dd5910d7dfcd37_a6cc2f4b35ed1579463dd5910d7dfcd37}
