\hypertarget{__020_8filesystem_8php}{\section{Riferimenti per il file \-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-020.filesystem.\-php}
\label{db/d92/__020_8filesystem_8php}\index{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-020.\-filesystem.\-php@{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-020.\-filesystem.\-php}}
}


dichiarazione delle cartelle del sito  


\subsection*{Variabili}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{__020_8filesystem_8php_abc2726b8abf6599889e947784d411367_abc2726b8abf6599889e947784d411367}{\$cf} \mbox{[}'folders'\mbox{]}\mbox{[}'logs\-Folder'\mbox{]} = 'var/log/'
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Descrizione dettagliata}
dichiarazione delle cartelle del sito \begin{DoxyRefDesc}{Da fare}
\item[\hyperlink{todo__todo000006}{Da fare}]non ha molto senso che queste siano costanti perche' potrebbero essere da ridefinire in locale 

non ancora implementato 

fare una tabella con tutte le cartelle del sito spiegate\end{DoxyRefDesc}


\subsection{Documentazione delle variabili}
\hypertarget{__020_8filesystem_8php_abc2726b8abf6599889e947784d411367_abc2726b8abf6599889e947784d411367}{\index{\-\_\-020.\-filesystem.\-php@{\-\_\-020.\-filesystem.\-php}!\$cf@{\$cf}}
\index{\$cf@{\$cf}!_020.filesystem.php@{\-\_\-020.\-filesystem.\-php}}
\subsubsection[{\$cf}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}\$cf\mbox{[}'folders'\mbox{]}\mbox{[}'logs\-Folder'\mbox{]} = 'var/log/'}}\label{db/d92/__020_8filesystem_8php_abc2726b8abf6599889e947784d411367_abc2726b8abf6599889e947784d411367}
