\hypertarget{__pages_84xx__client__errors_8php}{\section{Riferimenti per il file \-\_\-src/\-\_\-bin/\-\_\-pages.4xx\-\_\-client\-\_\-errors.php}
\label{d3/d93/__pages_84xx__client__errors_8php}\index{\-\_\-src/\-\_\-bin/\-\_\-pages.\-4xx\-\_\-client\-\_\-errors.\-php@{\-\_\-src/\-\_\-bin/\-\_\-pages.\-4xx\-\_\-client\-\_\-errors.\-php}}
}


configurazione delle pagine di errore H\-T\-T\-P di tipo 4xx  


\subsection*{Variabili}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{__pages_84xx__client__errors_8php_a84b5f4a9e2f150db8259d8d0fc33095a_a84b5f4a9e2f150db8259d8d0fc33095a}{\$cf} \mbox{[}'pages'\mbox{]}\mbox{[}'data'\mbox{]}\mbox{[}'404\-\_\-not\-\_\-found'\mbox{]}
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Descrizione dettagliata}
configurazione delle pagine di errore H\-T\-T\-P di tipo 4xx Per testare l'errore 404 utilizzare\-:


\begin{DoxyItemize}
\item $<$protocollo\-Installazione$>$\-://$<$url\-Installazione$>$/\mbox{[}path\-Installazione/\mbox{]}cippalippa.\-it.\-html 
\end{DoxyItemize}

\subsection{Documentazione delle variabili}
\hypertarget{__pages_84xx__client__errors_8php_a84b5f4a9e2f150db8259d8d0fc33095a_a84b5f4a9e2f150db8259d8d0fc33095a}{\index{\-\_\-pages.\-4xx\-\_\-client\-\_\-errors.\-php@{\-\_\-pages.\-4xx\-\_\-client\-\_\-errors.\-php}!\$cf@{\$cf}}
\index{\$cf@{\$cf}!_pages.4xx_client_errors.php@{\-\_\-pages.\-4xx\-\_\-client\-\_\-errors.\-php}}
\subsubsection[{\$cf}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}\$cf\mbox{[}'pages'\mbox{]}\mbox{[}'data'\mbox{]}\mbox{[}'404\-\_\-not\-\_\-found'\mbox{]}}}\label{d3/d93/__pages_84xx__client__errors_8php_a84b5f4a9e2f150db8259d8d0fc33095a_a84b5f4a9e2f150db8259d8d0fc33095a}
