\hypertarget{__141_8mssql_8php}{\section{Riferimenti per il file \-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-141.mssql.\-php}
\label{d3/d7e/__141_8mssql_8php}\index{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-141.\-mssql.\-php@{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-141.\-mssql.\-php}}
}


connessione ai server M\-S\-S\-Q\-L  




\subsection{Descrizione dettagliata}
connessione ai server M\-S\-S\-Q\-L \begin{DoxyWarning}{Avvertimento}
Se eseguendo le query M\-S\-S\-Q\-L si ottiene un errore del tipo \char`\"{}\-Unicode data in a Unicode-\/only collation or ntext data cannot be sent to clients using D\-B-\/\-Library (such as I\-S\-Q\-L) or O\-D\-B\-C version 3.\-7 or earlier.\char`\"{} allora è necessario modificare come segue il file {\ttfamily /etc/freetds/freetds.conf}\-: \begin{DoxyVerb}[global]
tds version = 8.0
client charset = UTF-8
\end{DoxyVerb}
 
\end{DoxyWarning}
