\subsection*{installazione}

{\bfseries Glis\-Web può essere installato facilmente in una sottocartella della root del sito?}

Sì; vedi a tal proposito \hyperlink{__010_8site_8php}{\-\_\-010.\-site.\-php}

{\bfseries che cos'è il file favicon.\-ico?}

Si tratta della piccola immagine che, a seconda dei browser, appare nella linguetta in alto oppure nella barra degli indirizzi; appare inoltre sempre nell'elenco dei preferiti. Per informazioni su come creare una favicon.\-ico consultare \hyperlink{}{http\-://it.\-wikipedia.\-org/wiki/\-Favicon}.

\subsection*{debug}

{\bfseries come si modificano i livelli degli errori visualizzati e loggati?}

Per modificare il livello degli errori (o, in generale, degli eventi) visualizzati a video e loggati su file dal framework è sufficiente agire sulle variabili contenute in \hyperlink{000_8debug_8php}{src/config/000.\-debug.\-php} facendo riferimento alla documentazione presente in \hyperlink{__000_8debug_8php}{\-\_\-src/\-\_\-config/\-\_\-000.\-debug.\-php}.

\subsection*{librerie}

{\bfseries che differenza c'è fra 'tools' e 'utils'?}

Le librerie di tipo 'tools' dovrebbero contenere solo funzioni che non richiedono la globalizzazione dell'array \$cf per funzionare, e che sono quindi pubblicabili e portabili senza necessità di adattamenti. Molte librerie di tipo 'tools' vengono pubblicate sui siti Videoarts sotto licenza Open.

\subsection*{database}

{\bfseries quali database supporta Glis\-Web?}

Attualmente Glis\-Web supporta pienamente My\-S\-Q\-L e parzialmente M\-S\-S\-Q\-L. Sono previsti in futuro il supporto per Postgre\-S\-Q\-L e altri database, fra i quali almeno un database non relazionale. 